vCenter Server Virtual Appliance

Valentin Pourchet

N'hésitez pas à commenter cet article ! Commentez

- Titre : vCenter Server Virtual Appliance

- Auteur : Valentin Pourchet

- Parution : 7 avril 2013

- Mise à jour : 19 janvier 2020

- Licence : Copyright ® 2013 Valentin Pourchet. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. VMware vSphere 5.1 : Déploiement et configuration de l'Appliance Virtuelle vCenter

- II. VMware vSphere 5 : vCenter Server Virtual Appliance - Configuration

- III. VMware vSphere 5 : vCenter Server Virtual Appliance - Configuration de l'authentification Active Directory

- IV. Remerciements Developpez

I - VMware vSphere 5.1 : Déploiement et configuration de l'Appliance Virtuelle vCenter

La première étape consiste à télécharger la VMware vCenter 5.1 Virtual Appliance depuis le site de VMware. Celle-ci se présente sous la forme d'une vApp et compte plusieurs fichiers (OVA, OVF, VMDK).

Une fois téléchargée, se connecter à un hôte ESXi via le vSphere Client.

Cliquer sur Fichier (File) puis Déployer modèle OVF (Deploy OVF Template).

Parcourir le disque et sélectionner le fichier OVF. Cliquer sur Suivant (Next).

Cliquer sur Suivant (Next).

Sélectionner le datastore sur lequel stocker les fichiers de la VM créée. Puis cliquer sur Suivant (Next).

Sélectionner le datastore sur lequel stocker les fichiers de la VM créée. Puis cliquer sur Suivant (Next).

Choisir le type de disque (Thin / Eager Zeroed Thick / Lazy Zeroed Thick) puis cliquer sur Suivant (Next).

Cliquer sur Terminer (Finish).

Patienter durant le déploiement de la VM.

Ouvrir la console de la VM.

Repérer l'URL de configuration.

Ouvrir un navigateur Web et entrer l'adresse de configuration repérée précédemment.

Se connecter en utilisant les credentials par défaut : root/vmware. Cliquer sur Login.

Accepter les termes de contrat de licence en sélectionnant Accept Licence agreement. Puis cliquer sur Next.

Sélectionner Set custom configuration puis cliquer sur Next.

Choisir le type de base de données (embedded / Oracle) puis cliquer sur Next.

Patienter durant le test de configuration.

Définir les paramètres d'authentification SSO (embedded / external). Puis cliquer sur Next.

Définir les paramètres pour l'authentification Active Directory. Cliquer sur Next.

Cliquer sur Start pour appliquer la configuration.

Patienter.

Une fois la configuration terminée cliquer sur Close.

Dans l'onglet Networking sous-onglet Address, configurer le hostname, une adresse IP statique ainsi que l'adresse du/des serveurs DNS. Cliquer sur Save settings.

Dans l'onglet System sous-onglet Time Zone renseigner le fuseau horaire. Cliquer sur Save settings.

Dans l'onglet Admin, modifier le mot de passe par défaut (vmware). Cliquer sur Change password.

Dans l'onglet System, cliquer sur Reboot.

Confirmer en cliquant sur Reboot.

L'Appliance virtuelle vCenter est maintenant configurée.

II - VMware vSphere 5 : vCenter Server Virtual Appliance - Configuration

Voyons maintenant comment configurer la vCenter Server Appliance de VMware.

Une fois déployée, démarrer la VM.

Une fois la VM démarrée, en ouvrant une console, les instructions de configuration apparaissent et notamment le lien https pour accéder à la GUI de l'appliance.

Prochaine étape : ouvrir un navigateur Internet et y entrer l'URL indiquée.

Les credentials par défaut sont : root//vmware.

Cliquer sur Accept EULA.

Patienter.

Le EULA status doit être Accepted avant de poursuivre.

Cliquer sur Database.

Le type de BD est Unconfigured.

Choisir le type de base de données à utiliser. Les choix possibles sont les suivants :

- Embedded (créer une base de données de type DB2) ;

- Oracle (utilise une base de données de type Oracle existante en remote).

NOTE : La virtual appliance vCenter ne supporte pas de BD de type Microsoft SQL SERVER.

Nous utiliserons une base de données embedded (DB2) qui permet un maximum de 5 hosts et 50 machines virtuelles. Sélectionner Embedded dans la liste déroulante DB Type.

Cliquer sur Test settings.

Patienter.

Operation was successful doit s'afficher.

Cliquer maintenant sur Save Settings.

Patienter.

De nouveau, Operation was successful doit s'afficher.

Cliquer sur l'entrée network du menu.

Puis sur l'onglet Address.

Par défaut l'appliance est en DHCP, sélectionner le type Static et assigner une adresse IP, un masque de sous-réseau et une gateway à l'appliance.

Puis cliquer sur Save Settings.

Patienter.

Rouvrir un navigateur en se connectant sur la nouvelle adresse IP fixe.

Pour changer le password par défaut du compte root, cliquer sur l'entrée vCenter Server du menu.

Puis cliquer sur l'onglet Administration.

Entrer le mot de passe par défaut (vmware), puis un nouveau mot de passe. Enfin, confirmer le nouveau mot de passe puis cliquer sur change password.

S'assurer que l'opération a réussi.

Pour démarrer le vCenter, cliquer sur l'entrée vCenter Server du menu puis sur l'onglet Status.

Le service vCenter est actuellement arreté (stopped) et le type de BD apparait bien comme étant embarqué (embedded). Cliquer sur Start vCenter.

Patienter.

Le service status est maintenant Running.

Il est maintenant possible de se connecter au vCenter en utilisant le vSphere client via l'ip fixe renseignée et en utilisant les credentials root//vmware (ou le mot de passe configuré si celui par défaut a été changé).

III - VMware vSphere 5 : vCenter Server Virtual Appliance - Configuration de l'authentification Active Directory

Voici la démarche nécessaire pour configure l'appliance virtuelle vCenter pour qu'elle utilise les services d'authentfication Active Directory.

Commencer par se connecter à l'appliance via le navigateur web en utilisant l'URL :

https://<adresse ip de l'appliance> :5480

Cliquer sur l'entrée Authentication du menu puis sur l'onglet Active Directory.

Cocher la case Active Directory Enabled. Puis renseigner le nom du domaine, le login et mot de passe administrateur et enfin cliquer sur Save Settings.

En retournant dans l'onglet Status, les informations concernant l'AD et de Domaine doivent s'afficher.

Un redémarrage de l'appliance est nécessaire.

Pour redémarrer cliquer sur l'entrée System du menu puis sur reboot.

Confirmer le reboot si un pop-up s'affiche.

IV - Remerciements Developpez

L'équipe Virtualisation tient à remercier Valentin Pourchet pour la rédaction de ce tutoriel.

Nos remerciements à Zoom61 pour sa gabarisation.

N'hésitez pas à commenter cet article ! Commentez