File and Storage Services (services de fichiers et de stockage)

Valentin Pourchet

N'hésitez pas à commenter cet article ! Commentez

- Titre : File and Storage Services (services de fichiers et de stockage)

- Auteur : Valentin Pourchet

- Parution : 21 janvier 2014

- Licence : Copyright ® 2014 Valentin Pourchet. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Virtualisation du stockage

- II. Création d'un Pool de Stockage

- III. Création d'un disque virtuel

- IV. Créer un volume sur un disque virtuel

- V. Création de disques iSCSI

- VI. Installation de l'initiateur iSCSI

- VII. Installation du rôle fournisseur de stockage cible iSCSI

- VIII. Remerciements Developpez

I - Virtualisation du stockage

La virtualisation de stockage sous Windows 2012 server permet de regrouper un ensemble de disques physiques en un container logique appelé Pool de Stockage (Storage Pool). La capacité des différents disques est ainsi regroupée en un espace de stockage unique et gérée comme une seule et même entité.

Il est ensuite possible de créer des disques virtuels sur le pool de stockage et de définir un niveau de RAID pour chaque disque virtuel. Les disques virtuels peuvent être de type thick ou thin. Les différents layouts sont illustrés dans l'image suivante et sont au nombre de trois :

- simple (équivaut à un RAID 0) ;

- miroir (équivaut à un RAID 1) ;

- parité (équivaut à un RAID 5).

II - Création d'un Pool de Stockage

Cliquer sur Services de fichiers et de stockage.

Cliquer dans un premier temps sur Disques.

La liste des disques physiques apparaît.

Cliquer sur Pools de stockage.

Puis cliquer sur Tâches puis Nouveau Pool de stockage.

L'assistant de création d'un Pool de stockage s'affiche. Cliquer sur Suivant.

Entrer un Nom de Pool et éventuellement une description.

Cliquer sur Suivant.

Choisir le/les disques physiques associés au Pool puis cliquer sur Suivant.

NOTE : la partie affectation permet de paramétrer un/des disques en hot spare.

Puis cliquer sur créer.

Attendre la fin du processus de création puis cliquer sur Fermer.

Notre Pool de stockage est maintenant créé, prochaine étape : la création de disques virtuels.

III - Création d'un disque virtuel

Pour créer un disque virtuel, ouvrir le Gestionnaire de serveur puis cliquer sur Services de fichiers et de stockage.

Puis cliquer sur Pools de stockage.

Au niveau du panneau DISQUES VIRTUELS, cliquer sur TÂCHES puis sur Nouveau disque virtuel...

La fenêtre suivante s'affiche.

Cliquer sur Suivant.

Choisir le Pool de stockage au sein duquel le disque virtuel doit être créé puis cliquer sur Suivant.

Renseigner le nom du disque virtuel à créer puis cliquer sur suivant.

Choisir le type de stockage à créer :

- simple (volume de type RAID 0) ;

- mirror (volume de type RAID 1) ;

- parity (volume de type RAID 5).

Puis cliquer sur Suivant.

Choisir le type de disque (thin ou thick) puis cliquer sur Suivant.

Renseigner la taille maximale allouée au disque virtuel puis cliquer sur Suivant.

Puis cliquer sur Créer.

Cliquer sur Fermer.

Le disque virtuel est maintenant créé.

IV - Créer un volume sur un disque virtuel

Pour créer un volume sur un disque virtuel, ouvrir le Gestionnaire de serveur.

Puis cliquer sur Services de fichiers et de stockage.

Puis cliquer sur Pools de stockage.

Effectuer un clic droit sur le disque virtuel à initialiser puis cliquer sur Nouveau Volume.

L'écran suivant s'affiche.

Cliquer sur Suivant.

Choisir le serveur auquel le volume sera présenté, puis cliquer sur Suivant.

Renseigner la taille du volume à créer. Puis cliquer sur Suivant.

Choisir la lettre de lecteur ou le dossier assigné au volume, puis cliquer sur Suivant.

Choisir le système de fichiers et le nom du volume, puis cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Créer.

Cliquer sur Fermer.

V - Création de disques iSCSI

Pour créer des disques iSCSI, ouvrir le gestionnaire de serveur, puis dans la partie Services de Fichiers et de Stockage, cliquer sur iSCSI.

Cliquer sur TÂCHES. Puis Nouveau disque virtuel iSCSI.

Choisir le serveur hôte du disque virtuel et le volume sur lequel le disque sera créé puis cliquer sur Suivant.

Renseigner un nom et éventuellement une description, puis cliquer sur Suivant.

Renseigner la taille du disque virtuel à créer, puis cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Nouvelle cible iSCSI,puis cliquer sur Suivant.

Renseigner un nom pour la cible, puis cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Ajouter.

Ajouter les initiateurs iSCSI par requête d'ID (ou encore par nom DNS, nom qualifié - FQDN, adresse IP ou MAC).

Une fois les initiateurs ajoutés, cliquer sur Suivant.

Activer ou non le protocole CHAP ou CHAP inversé. Puis cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Créer.

Le disque est maintenant créé.

VI - Installation de l'initiateur iSCSI

Pour ajouter l'initiateur iSCSI sur un serveur Windows Server 2012, ouvrir le Gestionnaire de Serveur puis cliquer sur TÂCHES et enfin Ajouter des rôles et fonctionnalités.

L'initiateur iSCSI est présent au niveau du rôle Services de fichiers et iSCSI.

VII - Installation du rôle fournisseur de stockage cible iSCSI

Pour installer le rôle de fournisseur de stockage iSCSI, ouvrir le gestionnaire de serveur, puis dans la partie Services de Fichiers et de Stockage, cliquer sur iSCSI.

Cliquer sur le lien.

Choisir le serveur sur lequel installer le rôle, puis cliquer sur Suivant.

Sélectionner le rôle Fournisseur de stockage cible iSCSI. Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Suivant.

Cliquer sur Installer.

Patienter.

Cliquer sur Fermer.

Le rôle est maintenant installé.

VIII - Remerciements Developpez

L'équipe Virtualisation tient à remercier Valentin Pourchet pour la rédaction de ce tutoriel.

Nos remerciements à zoom61 pour sa gabarisation et à ClaudeLELOUP pour sa correction orthographique.

N'hésitez pas à commenter cet article ! Commentez